LIBRARY GSDLL2 INITINSTANCE TERMINSTANCE
DESCRIPTION	'Ghostscript DLL'
DATA MULTIPLE NONSHARED
EXPORTS
   gsapi_revision
   gsapi_new_instance
   gsapi_delete_instance
   gsapi_init_with_args
   gsapi_run_string_begin
   gsapi_run_string_continue
   gsapi_run_string_end
   gsapi_run_string_with_length
   gsapi_run_string
   gsapi_run_file
   gsapi_exit
   gsapi_set_stdio
   gsapi_set_poll
   gsapi_set_display_callback
