;
; Dummy file to produce import library for OS/2 CAPI20.DLL.
; Necessary for GCC because EMXOMFLD doesn't allow to have
; the same symbol name in both EXPORTS and IMPORTS blocks
; (looks like a bug).
;

LIBRARY CAPI20

EXPORTS
    CAPI_REGISTER
    CAPI_RELEASE
    CAPI_PUT_MESSAGE
    CAPI_GET_MESSAGE
    CAPI_SET_SIGNAL
    CAPI_GET_MANUFACTURER
    CAPI_GET_VERSION
    CAPI_GET_SERIAL_NUMBER
    CAPI_GET_PROFILE
    CAPI_INSTALLED
