; $Id: capi2032.def,v 1.4 2000-12-16 22:53:18 bird Exp $

LIBRARY CAPI2032 INITINSTANCE TERMINSTANCE
DESCRIPTION 'Odin32 System DLL - CAPI2032'

DATA MULTIPLE NONSHARED

EXPORTS
    CAPI_REGISTER                = "_OS2CAPI_REGISTER@20"            @1
    CAPI_RELEASE                 = "_OS2CAPI_RELEASE@4"              @2
    CAPI_PUT_MESSAGE             = "_OS2CAPI_PUT_MESSAGE@8"          @3
    CAPI_GET_MESSAGE             = "_OS2CAPI_GET_MESSAGE@8"          @4
    CAPI_WAIT_FOR_SIGNAL         = "_OS2CAPI_WAIT_FOR_SIGNAL@4"      @5
    CAPI_GET_MANUFACTURER        = "_OS2CAPI_GET_MANUFACTURER@4"     @6
    CAPI_GET_VERSION             = "_OS2CAPI_GET_VERSION@16"         @7
    CAPI_GET_SERIAL_NUMBER       = "_OS2CAPI_GET_SERIAL_NUMBER@4"    @8
    CAPI_GET_PROFILE             = "_OS2CAPI_GET_PROFILE@8"          @9
    CAPI_INSTALLED               = "_OS2CAPI_INSTALLED@0"            @10

IMPORTS
    CAPI_REGISTER                = CAPI20.CAPI_REGISTER
    CAPI_RELEASE                 = CAPI20.CAPI_RELEASE
    CAPI_PUT_MESSAGE             = CAPI20.CAPI_PUT_MESSAGE
    CAPI_GET_MESSAGE             = CAPI20.CAPI_GET_MESSAGE
    CAPI_SET_SIGNAL              = CAPI20.CAPI_SET_SIGNAL
    CAPI_GET_MANUFACTURER        = CAPI20.CAPI_GET_MANUFACTURER
    CAPI_GET_VERSION             = CAPI20.CAPI_GET_VERSION
    CAPI_GET_SERIAL_NUMBER       = CAPI20.CAPI_GET_SERIAL_NUMBER
    CAPI_GET_PROFILE             = CAPI20.CAPI_GET_PROFILE
    CAPI_INSTALLED               = CAPI20.CAPI_INSTALLED

